 -1.183657572E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.488555E+01  dx in pixels
 -1.473208E+00  dy in pixels
      1.013965  scalx
      1.021631  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
