 -1.352870802E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.099300E+00  dx in pixels
  6.011000E-01  dy in pixels
      1.016428  scalx
      1.020357  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
