 -1.030120102E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.409189E+01  dx in pixels
 -1.182356E+00  dy in pixels
      1.014020  scalx
      1.021775  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
