 -1.116030540E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.632543E+01  dx in pixels
  2.373293E+01  dy in pixels
      1.014782  scalx
      1.021358  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
