 -1.220831920E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.205200E+00  dx in pixels
 -9.010000E-02  dy in pixels
      1.016805  scalx
      1.020794  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
