 -1.342204217E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.715700E+00  dx in pixels
  3.099000E+00  dy in pixels
      1.016402  scalx
      1.020679  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
