 -1.108076577E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.165836E+01  dx in pixels
  2.126939E+00  dy in pixels
      1.014718  scalx
      1.021368  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
