 -1.050766689E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.332836E+01  dx in pixels
 -3.150121E-01  dy in pixels
      1.015157  scalx
      1.020611  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
