 -1.360777402E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.098300E+00  dx in pixels
  7.676400E+00  dy in pixels
      1.017194  scalx
      1.020889  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
