 -1.055733802E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.621582E+01  dx in pixels
 -2.827551E+00  dy in pixels
      1.014782  scalx
      1.021149  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
