 -1.359321884E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.525700E+00  dx in pixels
  8.697800E+00  dy in pixels
      1.016297  scalx
      1.021603  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
