 -1.405299090E-02  2.105451970E-04  4.894990098E-04  5.506197505E-04  rotation in radian
  2.270770E+01  dx in pixels
 -3.513610E+01  dy in pixels
      1.016854  scalx
      1.020946  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
