 -1.326654793E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.959400E+00  dx in pixels
  3.333900E+00  dy in pixels
      1.014371  scalx
      1.021905  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
