 -1.364025955E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.871100E+00  dx in pixels
  1.567000E-01  dy in pixels
      1.015538  scalx
      1.022252  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
