 -1.388004717E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.822900E+00  dx in pixels
  2.455100E+00  dy in pixels
      1.013239  scalx
      1.023995  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
