 -1.143964417E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.279982E+01  dx in pixels
  1.988344E+00  dy in pixels
      1.010818  scalx
      1.024314  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
