 -9.841819021E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.636521E-02  dx in pixels
  7.395447E-03  dy in pixels
      1.023041  scale x
      1.024814  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
