 -1.110008602E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.204559E+01  dx in pixels
  7.707372E-01  dy in pixels
      1.013957  scalx
      1.022288  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
