 -1.085067882E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.483929E+01  dx in pixels
 -1.403422E-01  dy in pixels
      1.013592  scalx
      1.021839  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
