 -1.358584011E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.708000E+00  dx in pixels
  2.872200E+00  dy in pixels
      1.015459  scalx
      1.022447  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
