 -1.124681011E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.306149E+01  dx in pixels
  2.151215E+00  dy in pixels
      1.013165  scalx
      1.022658  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
