 -9.601541968E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.662676E-03  dx in pixels
 -9.367462E-03  dy in pixels
      1.024275  scale x
      1.024643  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
