 -1.322643075E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.527400E+00  dx in pixels
  3.119600E+00  dy in pixels
      1.015255  scalx
      1.021519  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
