 -1.076757775E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.349447E+01  dx in pixels
  2.102585E+00  dy in pixels
      1.013341  scalx
      1.021641  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
