 -1.092244515E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.220281E+01  dx in pixels
  1.469534E+00  dy in pixels
      1.016887  scalx
      1.018975  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
