 -1.292031305E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.812600E+00  dx in pixels
  4.469900E+00  dy in pixels
      1.018051  scalx
      1.019662  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
