 -1.002328105E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.294416E+01  dx in pixels
 -3.989750E+00  dy in pixels
      1.015610  scalx
      1.020806  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
