 -1.685403480E-02  3.265206452E-03  1.882893594E-03  2.808982710E-03  rotation in radian
 -6.710000E+00  dx in pixels
 -1.189700E+00  dy in pixels
      1.015853  scalx
      1.020981  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
