 -1.337752257E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.474500E+00  dx in pixels
  3.186500E+00  dy in pixels
      1.017939  scalx
      1.018681  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
