 -1.336364873E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.862400E+00  dx in pixels
  2.860700E+00  dy in pixels
      1.016511  scalx
      1.021306  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
