 -1.368440323E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.266800E+00  dx in pixels
  1.963300E+00  dy in pixels
      1.017130  scalx
      1.021672  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
