  9.891248040E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.507783E+01  dx in pixels
  2.786526E+00  dy in pixels
      1.009525  scalx
      1.006337  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
