 -1.062233065E-02 -4.357791735E-03 -1.899913391E-04 -1.962272895E-04  rotation in radian
 -1.302444E+01  dx in pixels
  2.564527E-01  dy in pixels
      1.014195  scalx
      1.021768  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
