 -1.537803350E-03  3.407208695E-03  8.414032642E-04  9.908210538E-04  rotation in radian
  3.335568E+01  dx in pixels
  5.468708E-01  dy in pixels
      1.007019  scalx
      1.019370  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
