  1.913689879E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.676433E+00  dx in pixels
  7.161372E+00  dy in pixels
      1.043432  scalx
      1.001216  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
