 -4.576233300E-04  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.911726E-01  dx in pixels
  3.357314E+00  dy in pixels
      1.012240  scalx
      1.018792  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
