  2.221741471E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.438200E+00  dx in pixels
  8.514500E+00  dy in pixels
      1.022218  scalx
      1.011939  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
