  2.277804068E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.723500E+00  dx in pixels
  1.013480E+01  dy in pixels
      1.011308  scalx
      1.014406  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
