 -1.091893200E-04  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.910317E-01  dx in pixels
  9.169408E+01  dy in pixels
      1.017423  scalx
      1.013178  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
