  2.271560641E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.182500E+00  dx in pixels
  7.979800E+00  dy in pixels
      1.011205  scalx
      1.014205  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
