  1.439019710E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.215851E-01  dx in pixels
  5.305250E+00  dy in pixels
      1.019365  scalx
      1.014105  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
