  2.305264618E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.408700E+00  dx in pixels
  7.904200E+00  dy in pixels
      1.011325  scalx
      1.014704  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
