  2.292664877E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.053600E+00  dx in pixels
  9.591800E+00  dy in pixels
      1.017283  scalx
      1.010856  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
