  1.067288770E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.755029E-01  dx in pixels
  4.329307E+00  dy in pixels
      1.013227  scalx
      1.017175  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
