  2.346100372E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.453100E+00  dx in pixels
  1.007380E+01  dy in pixels
      1.020911  scalx
      1.012472  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
