  1.839463720E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.707616E-02  dx in pixels
  5.771604E+00  dy in pixels
      1.022017  scalx
      1.015421  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
