  2.317470410E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.219400E+00  dx in pixels
  6.793100E+00  dy in pixels
      1.024568  scalx
      1.004372  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
