  2.287720488E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.813600E+00  dx in pixels
  1.021690E+01  dy in pixels
      1.013213  scalx
      1.015492  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
