 -2.016038891E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.313080E+01  dx in pixels
  9.791000E-01  dy in pixels
      1.018212  scalx
      0.994160  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
