 -2.495479491E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.006321E+01  dx in pixels
 -4.181989E+00  dy in pixels
      1.030429  scalx
      1.007146  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
